\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[a4paper, margin=2cm]{geometry}

\usepackage{siunitx}
\sisetup{
     group-separator = {.},
     input-decimal-markers={.},
     output-decimal-marker = {.},
     group-minimum-digits=9}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{lastpage}
\usepackage{subfigure}
\usepackage{float}
\usepackage{wrapfig}
\usepackage{multicol}
\usepackage{amsmath, amssymb}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{pdfpages}

\hyphenpenalty=10000	%to stop cutting words in a paragraph
\setcounter{secnumdepth}{3}

\pagestyle{fancy}
\fancyhf{}

\rhead{\includegraphics*[scale=0.013]{./Pictures/FaSTTUBe_Logo_ohneAuto.png}}
\lhead{Car 313, 01.06, Rev. 0}
\chead{\large Electrical Scrutineering}

\begin{document}

\vspace*{\fill}
\begin{center}
    \rotatebox{90}{\scalebox{12}{Electrical}}
    \hspace{2cm} % Adjust this space as needed
    \rotatebox{90}{\scalebox{12}{Scrutineering}}
\end{center}
\vspace*{\fill}

\tableofcontents

% addtotoc={〈page number 〉,〈section 〉,〈level 〉,〈heading 〉,〈label 〉}
%〈page number 〉: Page number of the inserted page.
%〈section〉: LATEX sectioning name – e.g., section, subsection, . . .
%〈level 〉: Number, denoting depth of section – e.g., section=1, subsection=2, . . .
%〈heading〉: Title inserted in the table of contents.
%〈label 〉: Name of the label. This label can be referred to with \ref and \pageref
\vspace*{\fill}
\begin{center}
    \rotatebox{90}{\scalebox{11.8}{BSPD}}
\end{center}
\vspace*{\fill}
\addtocounter{section}{1}
\addcontentsline{toc}{section}{\protect\numberline{\thesection}Brake System Plausiblity Device}

\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsection, 2, Schematic, BSPD}, angle=90]{./bspd/FT25_BSPD.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsection, 2, BPS, BPS}]{./bspd/BPS ADZ SME 200bar.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsection, 2, BPS, PVG1}]{./bspd/SDC Photorelay PVG612A.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsection, 2, BPS, STROMSENSOR}]{./bspd/Stromsensor HO 50-S-0100.pdf}

% hello world

\vspace*{\fill}
\begin{center}
    \rotatebox{90}{\scalebox{11.8}{HVB}}
\end{center}
\vspace*{\fill}
\setcounter{subsection}{0}
\addtocounter{section}{1}
\addcontentsline{toc}{section}{\protect\numberline{\thesection}High Voltage Box}

\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsection, 2, Schematic, DC}, angle=90]{./hvb/dc/DC.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsection, 2, BPS, BPS}]{./hvb/dc/Optocoupler 140356145200.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsection, 2, BPS, PRE-PTC}]{./hvb/dc/Precharge PTC PTCEL13R251RBE.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsection, 2, BPS, PRE-REL}]{./hvb/dc/Precharge Relay STB10LN80K5.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsection, 2, BPS, LED-DRIVER}]{./hvb/dc/TSAL driver IS32LT3178.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsection, 2, BPS, STROMSENSOR}]{./hvb/Stromsensor HO 50-S-0100.pdf}

\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsection, 2, BPS, STROMSENSOR}]{./hvb/Body Protection Resistor.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsection, 2, BPS, }]{./hvb/HV Kabel Grün RS PRO 8724476.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsection, 2, BPS, HVD}]{./hvb/HVD EM30MSD-A(04).pdf}

\vspace*{\fill}
\begin{center}
    \rotatebox{90}{\scalebox{11.8}{AMS}}
    \hspace{2cm} % Adjust this space as needed
    \rotatebox{90}{\scalebox{11.8}{Master}}
\end{center}
\vspace*{\fill}

\setcounter{subsubsection}{0}
\addtocounter{subsection}{1}
\addcontentsline{toc}{subsection}{\protect\numberline{\thesection}AMS Master}

\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsubsection, 2, Schematic, AMS-MASTER}, angle=90]{./front-comp/ams-master/Schematic.pdf}
\includepdf[pages={1-3}, link, addtotoc={1, subsubsection, 2, 1A Fuse Type 0ACJ, HV-FUSE-1}]{./front-comp/ams-master/1A Fuse Type 0ACJ.pdf}
\includepdf[pages={1,6,11}, link, addtotoc={1, subsubsection, 2, DCDC Isolator 18024215401L, DCDC-ISO}]{./front-comp/ams-master/DCDC Isolator 18024215401L.pdf}
\includepdf[pages={1,8}, link, addtotoc={1, subsubsection, 2, MMNL, MMNL}]{./front-comp/ams-master/MMNL.pdf}
\includepdf[pages={1,2}, link, addtotoc={1, subsubsection, 2, Optocoupler 140356145200, OPTO-1}, angle=90]{./front-comp/ams-master/Optocoupler 140356145200.pdf}
\includepdf[pages={1,2,4-6}, link, addtotoc={1, subsubsection, 2, Precharge PTC PTCEL13R501RBE , PTC-1}]{./front-comp/ams-master/Precharge PTC PTCEL13R501RBE .pdf}
\includepdf[pages={1-5,7-8}, link, addtotoc={1, subsubsection, 2, Precharge Relay 104-1-A-24-5D, PRE-RELAY}]{./front-comp/ams-master/Precharge Relay 104-1-A-24-5D.pdf}
\includepdf[pages={1,3-6}, link, addtotoc={1, subsubsection, 2, SDC discharge MOSFET STB10LN80K5, SDC-DIS-MOS}]{./front-comp/ams-master/SDC discharge MOSFET STB10LN80K5.pdf}
\includepdf[pages={1-3}, link, addtotoc={1, subsubsection, 2, SDC Photorelay PVG612A, PVG}]{./front-comp/ams-master/SDC Photorelay PVG612A.pdf}
\includepdf[pages={1-2}, link, addtotoc={1, subsubsection, 2, SPI Isolator ESMIT-4180, SPI_ISO}]{./front-comp/ams-master/SPI Isolator ESMIT-4180.pdf}
%\includepdf[pages={1-6}, link, addtotoc={1, subsubsection, 2, Sumida PS15-195, TRAFO-1}]{./front-comp/ams-master/Sumida PS15-195.pdf}
\includepdf[pages={1,3-4}, link, addtotoc={1, subsubsection, 2, Sumida Approval PS15-195, TRAFO-2}]{./front-comp/ams-master/Sumida Approval PS15-195.pdf}

\vspace*{\fill}
\begin{center}
    \rotatebox{90}{\scalebox{11.8}{TS}}
    \hspace{2cm} % Adjust this space as needed
    \rotatebox{90}{\scalebox{11.8}{DC-DC}}
\end{center}
\vspace*{\fill}
\addtocounter{subsubsection}{1}
\setcounter{subsubsection}{0}
\addtocounter{subsection}{1}
\addcontentsline{toc}{subsection}{\protect\numberline{\thesection}TS-DCDC}

\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsubsection, 2, Schematic, TS-DCDC}, angle=90]{./front-comp/dcdc/Schematic.pdf}
\includepdf[pages={1-3}, link, addtotoc={1, subsubsection, 2, PH600A280-24, TDK}]{./front-comp/dcdc/DCDC PH600A280-24.pdf}
\includepdf[pages={1-3}, link, addtotoc={1, subsubsection, 2, Giga MOSFET IPW60R045CPA, G-MOS}]{./front-comp/dcdc/Giga MOSFET IPW60R045CPA.pdf}
\includepdf[pages={1-2}, link, addtotoc={1, subsubsection, 2, HV Fuse 0AcG-2500-TE, HV-FUSE-2}]{./front-comp/dcdc/HV Fuse 0AcG-2500-TE.pdf}
\includepdf[pages={1,2,5}, link, addtotoc={1, subsubsection, 2, LV HV caps VY1471M29Y5UC63V0, HV-CAP}]{./front-comp/dcdc/LV HV caps VY1471M29Y5UC63V0.pdf}
\includepdf[pages={1-3}, link, addtotoc={1, subsubsection, 2, Molex Megafit 768250004, MFIT}]{./front-comp/dcdc/Molex Megafit 768250004.pdf}
\includepdf[pages={1,2}, link, addtotoc={1, subsubsection, 2, Optocoupler 140356145200, OPTO-2}, angle=90]{./front-comp/dcdc/Optocoupler 140356145200.pdf}
\includepdf[pages={1-3}, link, addtotoc={1, subsubsection, 2, Reverse Polarity Diode STTH25M06, RPP}]{./front-comp/dcdc/Reverse Polarity Diode STTH25M06.pdf}

\vspace*{\fill}
\begin{center}
    \rotatebox{90}{\scalebox{11.8}{Accumulator}}
    \hspace{2cm} % Adjust this space as needed
    \rotatebox{90}{\scalebox{11.8}{Mechanical}}
\end{center}
\vspace*{\fill}
\addtocounter{section}{3}
\addcontentsline{toc}{section}{\protect\numberline{\thesection}Accumulator Mechanical}

\renewcommand\refname{Reference}

\bibliographystyle{plain}

\begin{thebibliography}{00}

	\bibitem{air_datasheet} \textit{TE ECK100BH5AAA Datasheet}. \href{https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7FECK100B_Datasheet%7F3%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_ECK100B_Datasheet_3.pdf%7F2071583-1}{www.te.com}, 11.2024

\end{thebibliography}

\end{document}
