\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[a4paper, margin=2cm]{geometry}

\usepackage{siunitx}
\sisetup{
     group-separator = {.},
     input-decimal-markers={.},
     output-decimal-marker = {.},
     group-minimum-digits=9}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{lastpage}
\usepackage{subfigure}
\usepackage{float}
\usepackage{wrapfig}
\usepackage{multicol}
\usepackage{amsmath, amssymb}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{pdfpages}

\hyphenpenalty=10000	%to stop cutting words in a paragraph
\setcounter{secnumdepth}{3}

\pagestyle{fancy}
\fancyhf{}

\rhead{\includegraphics*[scale=0.013]{./FaSTTUBe_Logo_ohneAuto.png}}
\lhead{Car E13/313, 09.06, Rev. 1}
\chead{\large Electrical Scrutineering}

\begin{document}

\vspace*{\fill}
\begin{center}
    \rotatebox{90}{\scalebox{12}{Electrical}}
    \hspace{2cm} % Adjust this space as needed
    \rotatebox{90}{\scalebox{12}{Scrutineering}}
\end{center}
\vspace*{\fill}

\tableofcontents
\newpage

% addtotoc={〈page number 〉,〈section 〉,〈level 〉,〈heading 〉,〈label 〉}
%〈page number 〉: Page number of the inserted page.
%〈section〉: LATEX sectioning name – e.g., section, subsection, . . .
%〈level 〉: Number, denoting depth of section – e.g., section=1, subsection=2, . . .
%〈heading〉: Title inserted in the table of contents.
%〈label 〉: Name of the label. This label can be referred to with \ref and \pageref
\vspace*{\fill}
\begin{center}
    \rotatebox{90}{\scalebox{11.8}{BSPD}}
\end{center}
\vspace*{\fill}
\addtocounter{section}{1}
\addcontentsline{toc}{section}{\protect\numberline{\thesection}Brake System Plausiblity Device}

\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsection, 2, Schematic, BSPD}, angle=90]{./bspd/FT25_BSPD.pdf}
\includepdf[pages={1-2}, link, addtotoc={1, subsection, 2, BPS, BPS}]{./bspd/BPS ADZ SME 200bar.pdf}
\includepdf[pages={1-4}, link, addtotoc={1, subsection, 2, SDC photorelay - Infineon PVG612A, PVG1}]{./bspd/SDC Photorelay PVG612A.pdf}
\includepdf[pages={1,3-5,12-13}, link, addtotoc={1, subsection, 2, Hall effect current sensor - LEM HO 50-S-0100, STROMSENSOR1}]{./bspd/Stromsensor HO 50-S-0100.pdf}

\vspace*{\fill}
\begin{center}
    \rotatebox{90}{\scalebox{11.8}{System}}
    \hspace{2cm} % Adjust this space as needed
    \rotatebox{90}{\scalebox{11.8}{Critical}}
    \hspace{2cm} % Adjust this space as needed
    \rotatebox{90}{\scalebox{11.8}{Signals}}
\end{center}
\vspace*{\fill}
\setcounter{subsection}{0}
\addtocounter{section}{1}
\addcontentsline{toc}{section}{\protect\numberline{\thesection}System Critical Signals}

\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsection, 2, Dashboard Schematic, DB}, angle=90]{./scs/dashboard-FT25.pdf}
\includepdf[pages={1,2}, link, addtotoc={1, subsection, 2, APPS - Novotechnik CS3202, APPS}]{./scs/APPS Novotechnik CS3202.pdf}
\includepdf[pages={1,2}, link, addtotoc={1, subsection, 2, BOTS - DS 9-2381880-9, BOTS}]{./scs/BOTS DS_9-2381880-9.pdf}


\vspace*{\fill}
\begin{center}
    \rotatebox{90}{\scalebox{11.8}{Side}}
    \hspace{2cm} % Adjust this space as needed
    \rotatebox{90}{\scalebox{11.8}{Panel}}
\end{center}
\vspace*{\fill}
\setcounter{subsection}{0}
\addtocounter{section}{1}
\addcontentsline{toc}{section}{\protect\numberline{\thesection}Side Panel}

\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsection, 2, Master Switch - Littlefuse 08099000, MSs}]{./spl/Master Switch - Littlefuse 08099000.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsection, 2, TSMPs-LVMPs SEB 6445 NI, MPs}]{./spl/TSMPs-LVMPs SEB 6445 NI.pdf}

% hello world
\vspace*{\fill}
\begin{center}
    \rotatebox{90}{\scalebox{11.8}{Cables}}
\end{center}
\vspace*{\fill}
\setcounter{subsection}{0}
\addtocounter{section}{1}
\addcontentsline{toc}{section}{\protect\numberline{\thesection}Cables}

\includepdf[pages={1-2}, link, addtotoc={1, subsection, 2, 26AWG OR/WH HV Kabel - Alphawire 6711, 26-KABEL}]{./kabel/26AWG WH-OR HV Kabel Alphawire 6711.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsection, 2, Orangener Kabel - LAPP 1249682, OKABEL}]{./kabel/Orangener Kabel LAPP 1249682.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsection, 2, HV Kabel Grün - RS PRO 8724476, GKABEL}, angle=90]{./kabel/HV Kabel Grün RS PRO 8724476.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsection, 2, Schrumpfschlauch AIR - HellermannTyton HIS-3-3-1, SCHLAUCH-AIR}]{./kabel/Schrumpfschlauch AIR HIS-3-3-1.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsection, 2, Schrumpfschlauch BUSBAR - HellermannTyton HIS-3-12-4, SCHLAUCH-BUSBAR}]{./kabel/Schrumpfschlauch BUSBAR HIS-3-12-4.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsection, 1, HV Wire - Coroflex 16mm FHLR2GCB2G, SM15K}]{./kabel/Coroflex 16mm FHLR2GCB2G.pdf}

\vspace*{\fill}
\begin{center}
    \rotatebox{90}{\scalebox{11.8}{HVB}}
\end{center}
\vspace*{\fill}
\setcounter{subsection}{0}
\addtocounter{section}{1}
\addcontentsline{toc}{section}{\protect\numberline{\thesection}High Voltage Box}

\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsection, 2, Discharge Circuit Schematic, DC}, angle=90]{./hvb/dc/DC.pdf}
\includepdf[pages={1-2}, link, addtotoc={1, subsection, 2, Optocoupler - WE 140356145200, OPTO}, angle=90]{./hvb/dc/Optocoupler 140356145200.pdf}
\includepdf[pages={1,2,4-6}, link, addtotoc={1, subsection, 2, Discharge PTC - Vishay PTCEL13R251RBE, PRE-PTC}]{./hvb/dc/Precharge PTC PTCEL13R251RBE.pdf}
\includepdf[pages={1-7}, link, addtotoc={1, subsection, 2, Discharge Relay - ST STB10LN80K5, PRE-REL}]{./hvb/dc/Precharge Relay STB10LN80K5.pdf}
\includepdf[pages={1-4}, link, addtotoc={1, subsubsection, 1, Photorelay - Infineon PVG612A, OPTO}]{./hvb/dc/SDC Photorelay PVG612A.pdf}
\includepdf[pages={1,5,6}, link, addtotoc={1, subsection, 2, LED Driver - Lumissil IS32LT3178, LED-DRIVER}]{./hvb/dc/TSAL driver IS32LT3178.pdf}

\includepdf[pages={1,3}, link, addtotoc={1, subsection, 2, Body Protection Resistor - TE HSA50 15k, RES}]{./hvb/Body Protection Resistor - TE HSA50 15k.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsection, 2, High Voltage Disconnect - Hirose EM30MSD-A(04), HVD}]{./hvb/HVD EM30MSD-A(04).pdf}

\renewcommand\refname{Reference}

\bibliographystyle{plain}

\begin{thebibliography}{00}

	\bibitem{air_datasheet} \textit{TE ECK100BH5AAA Datasheet}. \href{https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7FECK100B_Datasheet%7F3%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_ECK100B_Datasheet_3.pdf%7F2071583-1}{www.te.com}, 11.2024

\end{thebibliography}

\end{document}
