\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[a4paper, margin=2cm]{geometry}

\usepackage{siunitx}
\sisetup{
     group-separator = {.},
     input-decimal-markers={.},
     output-decimal-marker = {.},
     group-minimum-digits=9}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{lastpage}
\usepackage{subfigure}
\usepackage{float}
\usepackage{wrapfig}
\usepackage{multicol}
\usepackage{amsmath, amssymb}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{pdfpages}

\hyphenpenalty=10000	%to stop cutting words in a paragraph
\setcounter{secnumdepth}{3}

\pagestyle{fancy}
\fancyhf{}

\rhead{\includegraphics*[scale=0.013]{./FaSTTUBe_Logo_ohneAuto.png}}
\lhead{Car E13/313, 09.06, Rev. 1}
\chead{\large Accumulator Scrutineering}

\begin{document}

\vspace*{\fill}
\begin{center}
    \rotatebox{90}{\scalebox{12}{Accumulator}}
    \hspace{2cm} % Adjust this space as needed
    \rotatebox{90}{\scalebox{12}{Scrutineering}}
\end{center}
\vspace*{\fill}

\tableofcontents

% addtotoc={〈page number 〉,〈section 〉,〈level 〉,〈heading 〉,〈label 〉}
%〈page number 〉: Page number of the inserted page.
%〈section〉: LATEX sectioning name – e.g., section, subsection, . . .
%〈level 〉: Number, denoting depth of section – e.g., section=1, subsection=2, . . .
%〈heading〉: Title inserted in the table of contents.
%〈label 〉: Name of the label. This label can be referred to with \ref and \pageref
\vspace*{\fill}
\begin{center}
    \rotatebox{90}{\scalebox{11.5}{Accumulator}}
    \hspace{2cm} % Adjust this space as needed
    \rotatebox{90}{\scalebox{11.5}{Compartment}}
\end{center}
\vspace*{\fill}
\addtocounter{section}{1}
\addcontentsline{toc}{section}{\protect\numberline{\thesection}Accumulator Compartment}

% hello world

\includepdf[pages={1-3}, link, addtotoc={1, subsection, 2, FPC Cable Datasheet 1, FPC1}]{./akku-comp/FPC Kabel 150390359 1.pdf}
\includepdf[pages={-}, link, addtotoc={1, subsection, 2, FPC Cable Datasheet 2, FPC2}]{./akku-comp/FPC Kabel 150390359 2.pdf}
\includepdf[pages={1-3}, link, addtotoc={1, subsection, 2, FPC Connector - Molex 526102072, FPC-STECKER}]{./akku-comp/FPC Stecker 526102072.pdf}
\includepdf[pages={1-3}, link, addtotoc={1, subsection, 2, Temperature Sensor Connector - Molex 2132282010, TEMP-STECKER}]{./akku-comp/Tempsensor Stecker 2132282010.pdf}
\includepdf[pages={1,4}, link, addtotoc={1, subsection, 2, NTC Tempsensors - Vishay NTCLE413E2103F102L, TEMP-SENS}]{./akku-comp/Tempsensoren NTCLE413E2103F102L.pdf}
\includepdf[pages={1,2}, link, addtotoc={1, subsection, 2, AMS-VSENS Fuses - Fuses Type C2Q 500, VSENS-FUSE}]{./akku-comp/VSENS Fuses Type C2Q 500.pdf}

\vspace*{\fill}
\begin{center}
    \rotatebox{90}{\scalebox{11.5}{Front}}
    \hspace{2cm} % Adjust this space as needed
    \rotatebox{90}{\scalebox{11.5}{Compartment}}
\end{center}
\vspace*{\fill}
\setcounter{subsection}{0}
\addtocounter{section}{1}
\addcontentsline{toc}{section}{\protect\numberline{\thesection}Front Compartment}

\includepdf[pages={1-3,5}, link, addtotoc={1, subsection, 2, Main Fuse - Adler AE53100620, MAIN-FUSE}]{./front-comp/Fuse Adler-AE53100620.pdf}
\includepdf[pages={1,2,4}, link, addtotoc={1, subsection, 2, AIR - TE ECK100BH5AAA, AIR}]{./front-comp/AIR ECK100BH5AAA.pdf}
\includepdf[pages={1,4,11,12}, link, addtotoc={1, subsection, 2, Shunt - IVT-S-300-U3-I-CAN2-12/24, SHUNT}]{./front-comp/Shunt IVT-S-300-U3-I-CAN2.pdf}
\includepdf[pages={1,4,5}, link, addtotoc={1, subsection, 2, IMD Bender - IR 155-3204, IMD}]{./front-comp/IMD Bender IR 155-3204.pdf}
\includepdf[pages={1}, link, addtotoc={1, subsection, 2, HV Indicator LED - WE 151054RS03000, HV-IND-LED}, angle=90]{./front-comp/HV Indicator - WE 151054RS03000.pdf}
%\includepdf[pages={1-3}, link, addtotoc={1, subsection, 2, HV Indicator Housing - QS121XXHR02, HV-IND-HOUSING}]{./front-comp/HV Indicator Housing - QS121XXHR02.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsection, 2, Conformal Coating - Kontakt Chemie Plastik 70 super, COAT}]{./front-comp/Plastik 70 super.pdf}

\vspace*{\fill}
\begin{center}
    \rotatebox{90}{\scalebox{11.5}{AMS}}
    \hspace{2cm} % Adjust this space as needed
    \rotatebox{90}{\scalebox{11.5}{Master}}
\end{center}
\vspace*{\fill}

\setcounter{subsubsection}{0}
\addtocounter{subsection}{1}
\addcontentsline{toc}{subsection}{\protect\numberline{\thesection}AMS Master}

\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsubsection, 2, AMS-Master Schematic, AMS-MASTER}, angle=90]{./front-comp/ams-master/Schematic.pdf}
\includepdf[pages={1-3}, link, addtotoc={1, subsubsection, 2, 1A Fuse - Bel Fuse Type 0ACJ, HV-FUSE-1}]{./front-comp/ams-master/1A Fuse Type 0ACJ.pdf}
\includepdf[pages={1,6,11}, link, addtotoc={1, subsubsection, 2, DCDC Isolator - WE 18024215401L, DCDC-ISO}]{./front-comp/ams-master/DCDC Isolator 18024215401L.pdf}
\includepdf[pages={1,2}, link, addtotoc={1, subsubsection, 2, Optocoupler - WE 140356145200, OPTO-1}, angle=90]{./front-comp/ams-master/Optocoupler 140356145200.pdf}
\includepdf[pages={1,2,4-6}, link, addtotoc={1, subsubsection, 2, Precharge PTC - Vishay PTCEL13R501RBE , PTC-1}]{./front-comp/ams-master/Precharge PTC PTCEL13R501RBE .pdf}
\includepdf[pages={1-5,7-8}, link, addtotoc={1, subsubsection, 2, Precharge Relay - Pickering 104-1-A-24-5D, PRE-RELAY}]{./front-comp/ams-master/Precharge Relay 104-1-A-24-5D.pdf}
\includepdf[pages={1,3-6}, link, addtotoc={1, subsubsection, 2, SDC discharge MOSFET - ST STB10LN80K5, SDC-DIS-MOS}]{./front-comp/ams-master/SDC discharge MOSFET STB10LN80K5.pdf}
\includepdf[pages={1-3}, link, addtotoc={1, subsubsection, 2, SDC Photorelay - Infineon PVG612A, PVG}]{./front-comp/ams-master/SDC Photorelay PVG612A.pdf}
\includepdf[pages={1-2}, link, addtotoc={1, subsubsection, 2, SPI Isolator - Sumida ESMIT-4180, SPI-ISO}]{./front-comp/ams-master/SPI Isolator ESMIT-4180.pdf}
%\includepdf[pages={1-6}, link, addtotoc={1, subsubsection, 2, Sumida Transformator - Sumida PS15-195, TRAFO-1}]{./front-comp/ams-master/Sumida PS15-195.pdf}
\includepdf[pages={1,3-4}, link, addtotoc={1, subsubsection, 2, Sumida Transformator - Sumida PS15-195 Approval, TRAFO-2}]{./front-comp/ams-master/Sumida Approval PS15-195.pdf}

\vspace*{\fill}
\begin{center}
    \rotatebox{90}{\scalebox{11.8}{TS}}
    \hspace{2cm} % Adjust this space as needed
    \rotatebox{90}{\scalebox{11.8}{DC-DC}}
\end{center}
\vspace*{\fill}
\addtocounter{subsubsection}{1}
\setcounter{subsubsection}{0}
\addtocounter{subsection}{1}
\addcontentsline{toc}{subsection}{\protect\numberline{\thesection}TS-DCDC}

\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsubsection, 2, TS-DCDC Schematic, TS-DCDC}, angle=90]{./front-comp/dcdc/Schematic.pdf}
\includepdf[pages={1-3}, link, addtotoc={1, subsubsection, 2, TS-DCDC - TDK PH600A280-24, TDK}]{./front-comp/dcdc/DCDC PH600A280-24.pdf}
\includepdf[pages={1-3}, link, addtotoc={1, subsubsection, 2, Giga MOSFET - Infineon IPW60R045CPA, G-MOS}]{./front-comp/dcdc/Giga MOSFET IPW60R045CPA.pdf}
\includepdf[pages={1-3}, link, addtotoc={1, subsubsection, 2, HV Fuse - Bel Fuse 0ACG-2500-TE, HV-FUSE-2}]{./front-comp/dcdc/HV Fuse 0AcG-2500-TE.pdf}
\includepdf[pages={1,2,5}, link, addtotoc={1, subsubsection, 2, LV HV Capacitors - Vishay VY1471M29Y5UC63V0, LV-HV-CAP}]{./front-comp/dcdc/LV HV caps VY1471M29Y5UC63V0.pdf}
\includepdf[pages={-}, link, addtotoc={1, subsubsection, 2, Semiconductor Relay - Omron G3VM-601G, REL}]{./front-comp/dcdc/Semiconductor Relay G3VM-601G.pdf}
\includepdf[pages={1-3}, link, addtotoc={1, subsubsection, 2, Reverse Polarity Diode - ST STTH25M06, RPP}]{./front-comp/dcdc/Reverse Polarity Diode STTH25M06.pdf}

\vspace*{\fill}
\begin{center}
    \rotatebox{90}{\scalebox{11.8}{Connectors}}
\end{center}
\vspace*{\fill}
\addtocounter{subsection}{1}
\setcounter{subsection}{0}
\addtocounter{section}{1}
\addcontentsline{toc}{section}{\protect\numberline{\thesection}Connectors}

\includepdf[pages={1-3}, link, addtotoc={1, subsection, 2, (Sentrality) Sexy Female Connector - Molex 2043130006, SEXF1}]{./akku-comp/Sexy Female 2043130006.pdf}
\includepdf[pages={1-3}, link, addtotoc={1, subsection, 2, (Sentrality) Sexy Male 14mm Connector - Molex 203263-0026, SEXM14}]{./akku-comp/Sexy Male 14mm 203263-0026.pdf}
\includepdf[pages={1-3}, link, addtotoc={1, subsection, 2, (Sentrality) Sexy Male 26mm Connector - Molex 203263-0006, SEXM26}]{./akku-comp/Sexy Male 26mm 203263-0006.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsection, 2, Panel Mounted LV-Connector - Fischer Panel DKBE104087A, FISCHPAN}, angle=90]{./front-comp/Fischer Panel DKBE104087A.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsection, 2, Connector - Hirose ZE064W-14DP-HU, HIROSE}]{./front-comp/Hirose Stecker ZE064W-14DP-HU.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsection, 2, HV Connector - Connector ELRA2Y16, HVSTECKER}, angle=90]{./front-comp/HV Stecker ELRA2Y16.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsection, 2, HV Connector - Panel ELRA2Y03, HVPANEL}, angle=90]{./front-comp/HV Stecker Panel ELRA2Y03.pdf}
\includepdf[pages={1,8}, link, addtotoc={1, subsection, 2, Connector - TE Micro-Mate-N-Lok, MMNL}]{./front-comp/ams-master/MMNL.pdf}
\includepdf[pages={1-3}, link, addtotoc={1, subsection, 2, LV Connector - Molex Megafit 768250004, MFIT}]{./front-comp/dcdc/Molex Megafit 768250004.pdf}

\vspace*{\fill}
\begin{center}
    \rotatebox{90}{\scalebox{11.8}{Cables}}
\end{center}
\vspace*{\fill}
\setcounter{subsection}{0}
\addtocounter{section}{1}
\addcontentsline{toc}{section}{\protect\numberline{\thesection}Cables}
\includepdf[pages={1-2}, link, addtotoc={1, subsection, 2, 26AWG OR/WH HV Kabel - Alphawire 6711, 26-KABEL}]{./kabel/26AWG WH-OR HV Kabel Alphawire 6711.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsection, 2, 22AWG WH HV Kabel - Alphawire 782201, 22-KABEL}]{./kabel/22AWG WH HV Kabel Alphawire 782201 WH005.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsection, 2, Orangener Kabel - LAPP 1249682, OKABEL}]{./kabel/Orangener Kabel LAPP 1249682.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsection, 2, HV Kabel Grün - RS PRO 8724476, GKABEL}, angle=90]{./kabel/HV Kabel Grün RS PRO 8724476.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsection, 2, Schrumpfschlauch AIR - HellermannTyton HIS-3-3-1, SCHLAUCH-AIR}]{./kabel/Schrumpfschlauch AIR HIS-3-3-1.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsection, 2, Schrumpfschlauch BUSBAR - HellermannTyton HIS-3-12-4, SCHLAUCH-BUSBAR}]{./kabel/Schrumpfschlauch BUSBAR HIS-3-12-4.pdf}

\vspace*{\fill}
\begin{center}
    \rotatebox{90}{\scalebox{11.8}{Accumulator}}
    \hspace{2cm} % Adjust this space as needed
    \rotatebox{90}{\scalebox{11.8}{Mechanical}}
\end{center}
\vspace*{\fill}
\addtocounter{section}{1}
\addcontentsline{toc}{section}{\protect\numberline{\thesection}Accumulator Mechanical}

\setcounter{subsection}{1}
\setcounter{subsubsection}{0}
\addcontentsline{toc}{subsection}{\protect\numberline{\thesection}Cooling}

\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsubsection, 1, Thermalpad, THERM-PAD}]{./akku-mech/Thermal_Pad_Arctic_Spec_Sheet_TP-2_APT2560_EN.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsubsection, 1, Cooling Plate, Cooling}]{./akku-mech/Cooling_Plate_Brackets_en_aw_7075_0717.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsubsection, 1, Cooling Inlets, Cooling}]{./akku-mech/Cooling_Inlets_2023_06_OCM_EN_material_data_sheet_Al_3_2382.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsubsection, 1, Sika-Power Datasheet 1, Cooling}]{./akku-mech/Glue_sikapower-752fr.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsubsection, 1, Sika-Power Datasheet 2, Cooling}]{./akku-mech/Glue_sikapower-752fr_2.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsubsection, 1, Toolox 44, Cooling}]{./akku-mech/Toolox_44_Datenblatt.pdf}

\addtocounter{subsection}{1}
\setcounter{subsubsection}{0}
\addcontentsline{toc}{subsection}{\protect\numberline{\thesection}Tractive System Accumulator Container}

\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsubsection, 1, UD, TSAC}]{./akku-mech/Time_Out_Composites_Aramid_UD-0205-H0050.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsubsection, 1, Aramid Fiber Fabric Plain, TSAC}]{./akku-mech/Aramid_Fabric_Plain_HP-P170A.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsubsection, 1, Wabenkern, TSAC}]{./akku-mech/Aramid-Honeycomb-TDS-Fibermax.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsubsection, 1, Harz, TSAC}]{./akku-mech/Sika_Biresin_CR132_FR_eng.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsubsection, 1, Dichtung, TSAC}]{./akku-mech/Sealing_Bisco_180-070_HT-800-Medium_Cellular_Silicone.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsubsection, 1, TECA PEEK, TSAC}]{./akku-mech/Kunststoff_TECAPEEK_natural_0.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsubsection, 1, TECA PEEK-2, TSAC}]{./akku-mech/Tecapeek70grad.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsubsection, 1, Stopfen, TSAC}]{./akku-mech/Blanking_Piece_M20.pdf}

\addtocounter{subsection}{1}
\setcounter{subsubsection}{0}
\addcontentsline{toc}{subsection}{\protect\numberline{\thesection}Accumulator Stack}

\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsubsection, 1, Molicel P50B, Stack}]{./akku-mech/Molicel-INR-21700-P50B-80122.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsubsection, 1, TECA PEEK, Stack}]{./akku-mech/Kunststoff_TECAPEEK_natural_0.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsubsection, 1, TECA PEEK-2, Stack}]{./akku-mech/Tecapeek70grad.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsubsection, 1, Flameless, Stack}]{./akku-mech/3dK_Flameless.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsubsection, 1, Makrolon, Stack}]{./akku-mech/Kunststoff_Makrolon_FR_Clear_099.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsubsection, 1, Shrink tube AIR - HellermannTyton HIS-3-3-1, Stack}]{./kabel/Schrumpfschlauch AIR HIS-3-3-1.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsubsection, 1, Shrink tube BUSBAR - HellermannTyton HIS-3-12-4, Stack}]{./kabel/Schrumpfschlauch BUSBAR HIS-3-12-4.pdf}

\vspace*{\fill}
\begin{center}
    \rotatebox{90}{\scalebox{11.8}{Charger/}}
    \hspace{1cm} % Adjust this space as needed
    \rotatebox{90}{\scalebox{11.8}{Battery}}
    \hspace{1cm} % Adjust this space as needed
    \rotatebox{90}{\scalebox{11.8}{Hand Cart}}
\end{center}
\vspace*{\fill}

\setcounter{subsection}{0}
\addtocounter{section}{1}
\addcontentsline{toc}{section}{\protect\numberline{\thesection} Charger/Battery Hand Cart}

\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsection, 1, Formex, 4MAX}, angle=90]{./akku-mech/formex-gk-data-sheet.pdf}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsection, 1, HV Wire - Coroflex 16mm FHLR2GCB2G, SM15K}]{./charger/Coroflex 16mm FHLR2GCB2G.pdf}
\includepdf[pages={1-3,6}, link, addtotoc={1, subsection, 1, DC Powersupply - Delta-Elektronika SM1500-CP-30, SM15K}]{./charger/Charger Delta-Elektronika-SM15K.pdf}

\vspace*{\fill}
\begin{center}
    \rotatebox{90}{\scalebox{11.8}{Discharge}}
    \hspace{2cm} % Adjust this space as needed
    \rotatebox{90}{\scalebox{11.8}{Circuit}}
\end{center}
\vspace*{\fill}

\setcounter{subsubsection}{0}
\addtocounter{subsection}{1}
\addcontentsline{toc}{subsection}{\protect\numberline{\thesection}Discharge Circuit}
\includepdf[pages=-, link, addtotoc={1, subsubsection, 1, Discharge Circuit + TSAL Schematic, DC}, angle=90]{./charger/dc/DC.pdf}
\includepdf[pages={1-2}, link, addtotoc={1, subsubsection, 1, Optocoupler - WE 140356145200, OPTO}, angle=90]{./charger/dc/Optocoupler WE 140356145200.pdf}
\includepdf[pages={1,2,4-6}, link, addtotoc={1, subsubsection, 1, Discharge PTC - Vishay PTCEL13R251RBE, PTC}]{./charger/dc/Discharge PTC PTCEL13R251RBE.pdf}
\includepdf[pages={1-7}, link, addtotoc={1, subsubsection, 1, Discharge Relay - ST STB10LN80K5, PRE}]{./charger/dc/Discharge Relay STB10LN80K5.pdf}
\includepdf[pages={1-4}, link, addtotoc={1, subsubsection, 1, Photorelay - Infineon PVG612A, OPTO}]{./charger/dc/SDC Photorelay PVG612A.pdf}
\includepdf[pages={1,5,6}, link, addtotoc={1, subsubsection, 1, LED Driver - Lumissil IS32LT3178, OPTO}]{./charger/dc/TSAL driver IS32LT3178.pdf}

\renewcommand\refname{Reference}

\bibliographystyle{plain}

\begin{thebibliography}{00}

	\bibitem{air_datasheet} \textit{TE ECK100BH5AAA Datasheet}. \href{https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7FECK100B_Datasheet%7F3%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_ECK100B_Datasheet_3.pdf%7F2071583-1}{www.te.com}, 11.2024

\end{thebibliography}

\end{document}
